Steady state

-120 -90 -60 -30 0 30 Voltage (mV) 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 n^4_{ss}

HH BG

-120 -90 -60 -30 0 30 Voltage (mV) 0 0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012 m^3h_{ss}